qy18vip千亿体育

qy18vip千亿体育概况
当前位置: 首页 > qy18vip千亿体育概况 > 历任领导
历任领导

历任院长:

梁国秀

王金玲

才书训

王雷震

刘群

王斌

柳彬德

苏锋

历任书记:

刘宏志

李晓明



冀ICP备05002793号-1 | 1987-2019 | 东北大学秦皇岛分校qy18vip千亿体育 版权所有

qy18vip千亿体育官方在线网址